52 Laurence HALPERN

PSfrag replacements t = 10

PSfrag replacements t = 20

PSfrag replacements t = 30

PSfrag replacements t = 40

PSfrag replacements t = 50

PSfrag replacements t = 60

PSfrag replacements t = 70

PSfrag replacements t = 80

PSfrag replacements t = 90

PSfrag replacements t = 100 Figure 37: Pressure contours for the new PML model from [33]