Licence de Sciences Économiques Année 2004-2005 Université de Nice Sophia-Antipolis Mathématiques L1

Rappel des dérivées usuelles

f(x) D(f^′) f^′(x) C constante (x^0) R 0 x R 1 x^n, n ∈ N R nx^{n−1} 1 x = x^{−1} R^∗ −^1_{x2} = (−1)x^{−2} 1 x^n = x

−n, n ∈ N R^∗ −^n_{xn+1} = (−n)x^{−(n+1)} x^n, n ∈ Z R^∗ nx^{n−1} √ x = x^12 R^{+∗ 1}_2^√_x =^1_2 x^{− 1}2 x^a, a ∈ R^+ R^{+∗} ax^{a−1} ln x R^{+∗ 1}_x e^x R e^x a^x, a ∈ R^{+∗} R ln a × a^x cos x R − sin x sin x R cos x

Rappelons quelques règles de calcul de dérivation.

Soient f et g sont deux fonctions dérivables et a une constante, on a les formules suivantes :

(f + g)^′ = f^′ + g^′, (af)^′ = af^′ et

(fg)^′ = f^′g + fg^′, ( f g )_′ = f^′g − fg^′ g^2

, (f ∘ g)^′ = g^′ × f^′ ∘ g.